R20060116 18 Rotated grid containing original, modified and anomaly fields

ORG 20060116 18 Contains original wind, temperature and Ertel’s potential vorticity

MOD 20060116 18 Contains modified wind, temperature and Ertel’s potential vorticity

ANO 20060116 18 Contains anomaly wind, temperature and Ertel’s potential vorticity

REF 20060116 18 Contains grid parameters, Coriolis parameter and reference profile