80^oW 60^oW 40^oW 20^oW

20^oN

40^oN

60^oN

80^oN

4900

4900

4900

4900

4900

4900

5060

5060

5060

5060

5060

5060

5060

5220

5220

5220

5220

5220

5220

5220

5220

5380

5380

5380

5380

5380

5380

5380

5380

5380

5540

5540

5540

5540

5540

5540

5540

5540

5540

5540

5700

5700

5700

5700

5700

5700

5700

5700

5700

5860

5860

5860

5860

5860

5860

5860

5860

220 222.5 225 227.5 230 232.5 235 237.5 240 242.5 245 247.5 250 252.5 255 257.5 260 262.5 265 267.5 270